-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.218780957995
cusum  =  0.122598044992
eta  =  0.52489729632
hl_amp_ratio  =  1.23263014537
kurtosis  =  -0.979227820977
n_points  =  370
period  =  0.328288144146
period_SNR  =  50.1427017068
period_log10FAP  =  -51.2792086967
period_uncertainty  =  3.65699173688e-05
phase_cusum  =  0.277338448948
phase_eta  =  0.522067042754
phi21  =  -1.81466492684
phi31  =  -3.53786684507
quartile31  =  0.3275
r21  =  0.165464099921
r31  =  0.0606096882618
shapiro_w  =  0.965183019638
skewness  =  0.0863461911263
slope_per10  =  -0.0462509709175
slope_per90  =  0.0408801592511
stetson_k  =  0.864861299306
weighted_mean  =  11.3224594595
weighted_std  =  0.188224003208
