-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.339331252812
cusum  =  0.136217886139
eta  =  0.484483285094
hl_amp_ratio  =  0.372920514973
kurtosis  =  -0.702008721703
n_points  =  331
period  =  0.589585870294
period_SNR  =  39.1573088923
period_log10FAP  =  -39.7643718997
period_uncertainty  =  9.68566640768e-05
phase_cusum  =  0.217494077322
phase_eta  =  0.501583669398
phi21  =  0.870331802771
phi31  =  4.74358125085
quartile31  =  0.475
r21  =  0.396495420267
r31  =  0.228117511313
shapiro_w  =  0.879008591175
skewness  =  -0.743483976283
slope_per10  =  -0.153600005433
slope_per90  =  0.19133334669
stetson_k  =  0.78031882158
weighted_mean  =  15.0495929881
weighted_std  =  0.308451436213
