-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.27


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.216393511487
cusum  =  0.250361690473
eta  =  0.598805730889
hl_amp_ratio  =  0.251189596487
kurtosis  =  1.87326833786
n_points  =  44
period  =  1.00099382569
period_SNR  =  7.49548615157
period_log10FAP  =  -0.906606768457
period_uncertainty  =  0.000162340877246
phase_cusum  =  0.191520875357
phase_eta  =  1.03669236634
phi21  =  -2.88693721976
phi31  =  -1.94274080748
quartile31  =  0.125
r21  =  0.518278192416
r31  =  0.0201938103263
shapiro_w  =  0.774176895618
skewness  =  -1.65961733082
slope_per10  =  -0.730316324334
slope_per90  =  0.591027330424
stetson_k  =  0.574089359531
weighted_mean  =  15.797776374
weighted_std  =  0.14806580471
