-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.54


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.313213349782
cusum  =  0.147442902406
eta  =  0.973435548276
hl_amp_ratio  =  3.05055957249
kurtosis  =  -0.655550311241
n_points  =  316
period  =  0.123899293828
period_SNR  =  59.2385981555
period_log10FAP  =  -45.2406340649
period_uncertainty  =  4.38705806872e-06
phase_cusum  =  0.276700999964
phase_eta  =  0.414219441539
phi21  =  3.3139474337
phi31  =  3.53780994405
quartile31  =  0.41
r21  =  0.320571691591
r31  =  0.12345042057
shapiro_w  =  0.867399215698
skewness  =  0.816496025053
slope_per10  =  -0.0266128917736
slope_per90  =  0.0228870494394
stetson_k  =  0.777232384486
weighted_mean  =  14.9855076701
weighted_std  =  0.262169476069
