-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.207507261807
cusum  =  0.113692885429
eta  =  0.472394932876
hl_amp_ratio  =  0.625987072363
kurtosis  =  -0.854548682317
n_points  =  410
period  =  0.566441344395
period_SNR  =  50.8909797564
period_log10FAP  =  -56.6768733887
period_uncertainty  =  8.93327904871e-05
phase_cusum  =  0.264218639814
phase_eta  =  0.437498329341
phi21  =  -2.37345918828
phi31  =  -4.45790671567
quartile31  =  0.33
r21  =  0.289316964365
r31  =  0.150135423671
shapiro_w  =  0.950128018856
skewness  =  -0.398806338271
slope_per10  =  -0.105713801382
slope_per90  =  0.119488911056
stetson_k  =  0.829750962015
weighted_mean  =  14.5844269663
weighted_std  =  0.194150227657
