-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.359928821556
cusum  =  0.169643681905
eta  =  0.722639742331
hl_amp_ratio  =  0.663089705582
kurtosis  =  -1.04380927664
n_points  =  289
period  =  0.521422067674
period_SNR  =  18.806868648
period_log10FAP  =  -30.3637774166
period_uncertainty  =  6.62039202742e-05
phase_cusum  =  0.305331220859
phase_eta  =  0.187701092479
phi21  =  -2.78117456373
phi31  =  -1.64730425681
quartile31  =  0.56
r21  =  0.421536198912
r31  =  0.414107449938
shapiro_w  =  0.91132080555
skewness  =  -0.46926866851
slope_per10  =  -0.124358649841
slope_per90  =  0.1594800394
stetson_k  =  0.820768885908
weighted_mean  =  14.3870165798
weighted_std  =  0.334520638722
