-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.208005709875
cusum  =  0.115532889638
eta  =  0.68112555967
hl_amp_ratio  =  0.655572863264
kurtosis  =  -1.14821739874
n_points  =  344
period  =  0.578205064737
period_SNR  =  47.5976276102
period_log10FAP  =  -46.1673325459
period_uncertainty  =  9.59708338916e-05
phase_cusum  =  0.263964168976
phase_eta  =  0.241802086677
phi21  =  0.812210042468
phi31  =  2.19551700331
quartile31  =  0.32
r21  =  0.394725380809
r31  =  0.209983726658
shapiro_w  =  0.949377715588
skewness  =  -0.236215119031
slope_per10  =  -0.104222328318
slope_per90  =  0.176216273949
stetson_k  =  0.858318084388
weighted_mean  =  14.0065823121
weighted_std  =  0.183423995513
