-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.207985241542
cusum  =  0.117387670712
eta  =  0.64492572901
hl_amp_ratio  =  0.880191870125
kurtosis  =  -0.734255637289
n_points  =  392
period  =  0.304589481321
period_SNR  =  52.0941914561
period_log10FAP  =  -54.4077888511
period_uncertainty  =  2.58135431219e-05
phase_cusum  =  0.296916037501
phase_eta  =  0.6190459125
phi21  =  -2.01588225773
phi31  =  -2.09904759662
quartile31  =  0.29
r21  =  0.0660819703031
r31  =  0.133337434871
shapiro_w  =  0.970525681973
skewness  =  -0.224712464533
slope_per10  =  -0.0496899678636
slope_per90  =  0.0254446135025
stetson_k  =  0.843897761198
weighted_mean  =  15.7658156821
weighted_std  =  0.170771592998
