-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.268910955549
cusum  =  0.130248976123
eta  =  0.483863779147
hl_amp_ratio  =  0.351214370269
kurtosis  =  -0.884278969933
n_points  =  236
period  =  0.540792315508
period_SNR  =  32.5151408771
period_log10FAP  =  -30.7186254298
period_uncertainty  =  6.42652790428e-05
phase_cusum  =  0.237141177493
phase_eta  =  0.0820722355296
phi21  =  0.970917958106
phi31  =  -0.894459656392
quartile31  =  0.395
r21  =  0.546098005146
r31  =  0.385507980324
shapiro_w  =  0.911486685276
skewness  =  -0.596208876645
slope_per10  =  -0.133566322892
slope_per90  =  0.328531108937
stetson_k  =  0.747509406918
weighted_mean  =  13.7593761487
weighted_std  =  0.255047211065
