-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.335882901248
cusum  =  0.10097805358
eta  =  0.665672228031
hl_amp_ratio  =  0.527994453626
kurtosis  =  -1.18186203829
n_points  =  471
period  =  0.526929508441
period_SNR  =  60.8131215561
period_log10FAP  =  -65.3835585306
period_uncertainty  =  7.85805177302e-05
phase_cusum  =  0.25412576213
phase_eta  =  0.238161434423
phi21  =  0.84168465118
phi31  =  -1.03726484798
quartile31  =  0.555
r21  =  0.410890243007
r31  =  0.314633286192
shapiro_w  =  0.91641831398
skewness  =  -0.414258026108
slope_per10  =  -0.0771849927141
slope_per90  =  0.120926656278
stetson_k  =  0.831021834246
weighted_mean  =  15.2052120838
weighted_std  =  0.314426060451
