-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.34911235127
cusum  =  0.167667331386
eta  =  0.738248745483
hl_amp_ratio  =  0.362068888702
kurtosis  =  0.440419794568
n_points  =  104
period  =  0.50580637646
period_SNR  =  18.3698136324
period_log10FAP  =  -10.8718084779
period_uncertainty  =  9.2897148259e-05
phase_cusum  =  0.289503561035
phase_eta  =  0.25372916749
phi21  =  -2.32556459718
phi31  =  -1.40889401079
quartile31  =  0.355
r21  =  0.468903145338
r31  =  0.225155578019
shapiro_w  =  0.901882588863
skewness  =  -0.773707156866
slope_per10  =  -0.183829267991
slope_per90  =  0.337322467887
stetson_k  =  0.690054683231
weighted_mean  =  16.0856795181
weighted_std  =  0.250956190406
