-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.260412014107
cusum  =  0.12654781495
eta  =  0.552133328938
hl_amp_ratio  =  0.559674585416
kurtosis  =  0.0659209626935
n_points  =  304
period  =  0.591219301981
period_SNR  =  37.9996188509
period_log10FAP  =  -32.2452415209
period_uncertainty  =  9.95788112382e-05
phase_cusum  =  0.227812871436
phase_eta  =  0.317208144893
phi21  =  1.14209853909
phi31  =  -0.889746893071
quartile31  =  0.32
r21  =  0.52310499759
r31  =  0.358479734757
shapiro_w  =  0.940784454346
skewness  =  -0.800451867849
slope_per10  =  -0.143140899552
slope_per90  =  0.217950739039
stetson_k  =  0.767865798039
weighted_mean  =  13.3558353962
weighted_std  =  0.243775028003
