-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.352764074046
cusum  =  0.189785661465
eta  =  0.611645005363
hl_amp_ratio  =  0.298047142301
kurtosis  =  -0.26653563172
n_points  =  115
period  =  6.80395678851
period_SNR  =  15.3096996564
period_log10FAP  =  -11.712886971
period_uncertainty  =  0.0148170464677
phase_cusum  =  0.286331410949
phase_eta  =  0.337932498353
phi21  =  1.91583581009
phi31  =  3.12509481684
quartile31  =  0.295
r21  =  0.432256204493
r31  =  0.165163511007
shapiro_w  =  0.877869009972
skewness  =  -0.909093646732
slope_per10  =  -4.05789625233
slope_per90  =  0.857500005513
stetson_k  =  0.678229126665
weighted_mean  =  13.8286412689
weighted_std  =  0.22656396729
