-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.39873768906
cusum  =  0.130298452046
eta  =  0.555692742561
hl_amp_ratio  =  0.219173774829
kurtosis  =  0.191477425693
n_points  =  466
period  =  0.453335958985
period_SNR  =  47.0285339862
period_log10FAP  =  -55.0813084622
period_uncertainty  =  5.57389423061e-05
phase_cusum  =  0.224523186578
phase_eta  =  0.176865258136
phi21  =  0.609874046991
phi31  =  1.59015650452
quartile31  =  0.4375
r21  =  0.48361430418
r31  =  0.371845802091
shapiro_w  =  0.834417462349
skewness  =  -1.14248949088
slope_per10  =  -0.0995064195605
slope_per90  =  0.102691700252
stetson_k  =  0.660934415256
weighted_mean  =  14.1669462054
weighted_std  =  0.344822057856
