-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.438431150173
cusum  =  0.127272494641
eta  =  0.557701365873
hl_amp_ratio  =  0.210585237846
kurtosis  =  -0.22181294278
n_points  =  332
period  =  0.468315080607
period_SNR  =  36.7516117273
period_log10FAP  =  -37.6636528792
period_uncertainty  =  6.22958242739e-05
phase_cusum  =  0.240716370493
phase_eta  =  0.156641070606
phi21  =  3.80670059492
phi31  =  4.70775623117
quartile31  =  0.46
r21  =  0.501853963274
r31  =  0.294657839425
shapiro_w  =  0.841070890427
skewness  =  -1.00597329304
slope_per10  =  -0.0860458314467
slope_per90  =  0.117095576952
stetson_k  =  0.658660122534
weighted_mean  =  16.0185627758
weighted_std  =  0.374628158
