-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.180381047275
cusum  =  0.176072530006
eta  =  0.72685149461
hl_amp_ratio  =  1.27151219721
kurtosis  =  -1.26084804415
n_points  =  306
period  =  0.328696317051
period_SNR  =  60.1353320476
period_log10FAP  =  -51.6521082568
period_uncertainty  =  4.30923747631e-05
phase_cusum  =  0.252467518856
phase_eta  =  0.290283401936
phi21  =  1.43902307112
phi31  =  1.14172477666
quartile31  =  0.25
r21  =  0.0756720781314
r31  =  0.0644759757015
shapiro_w  =  0.925328910351
skewness  =  0.22883006073
slope_per10  =  -0.0913177627258
slope_per90  =  0.0859225280436
stetson_k  =  0.8981060335
weighted_mean  =  14.8240257418
weighted_std  =  0.13496332566
