-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.44


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.318434388655
cusum  =  0.252294473217
eta  =  0.349507400843
hl_amp_ratio  =  1.34223459533
kurtosis  =  0.720273835473
n_points  =  362
period  =  0.306779224744
period_SNR  =  25.8889343457
period_log10FAP  =  -21.3906147528
period_uncertainty  =  2.68182413975e-05
phase_cusum  =  0.18411007116
phase_eta  =  1.21720539217
phi21  =  0.472365495204
phi31  =  0.31334649458
quartile31  =  0.4575
r21  =  0.140718048037
r31  =  0.186719014146
shapiro_w  =  0.920740365982
skewness  =  0.895543613496
slope_per10  =  -0.0414397555714
slope_per90  =  0.0390026100157
stetson_k  =  0.763782247925
weighted_mean  =  10.5713659437
weighted_std  =  0.365308346097
