-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.66


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.233111446507
cusum  =  0.25983671317
eta  =  0.621337596915
hl_amp_ratio  =  0.405586042848
kurtosis  =  -0.307546134782
n_points  =  99
period  =  0.524175721791
period_SNR  =  14.7287268698
period_log10FAP  =  -8.52985059401
period_uncertainty  =  9.97669851582e-05
phase_cusum  =  0.273246313165
phase_eta  =  0.208577618916
phi21  =  0.872863421808
phi31  =  2.14923605276
quartile31  =  0.29
r21  =  0.541831765936
r31  =  0.368513909696
shapiro_w  =  0.936616241932
skewness  =  -0.583537575321
slope_per10  =  -0.195000004023
slope_per90  =  0.586846525239
stetson_k  =  0.73965396149
weighted_mean  =  14.6445150276
weighted_std  =  0.19030797328
