-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.408234304423
cusum  =  0.170149136479
eta  =  0.704782669308
hl_amp_ratio  =  0.272949159146
kurtosis  =  -0.270536619543
n_points  =  196
period  =  0.389192181449
period_SNR  =  23.751117783
period_log10FAP  =  -22.4294179068
period_uncertainty  =  4.11356049574e-05
phase_cusum  =  0.260947712043
phase_eta  =  0.0674009063888
phi21  =  0.866228405709
phi31  =  -1.20137994264
quartile31  =  0.5625
r21  =  0.536076647039
r31  =  0.354397607285
shapiro_w  =  0.871145009995
skewness  =  -0.925829905528
slope_per10  =  -0.0681194550239
slope_per90  =  0.290165849353
stetson_k  =  0.712994687053
weighted_mean  =  13.4565130435
weighted_std  =  0.367782683121
