-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.6


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.344983119912
cusum  =  0.135550921698
eta  =  0.540468880974
hl_amp_ratio  =  0.407015917267
kurtosis  =  -0.617140111008
n_points  =  401
period  =  0.990950750054
period_SNR  =  38.9471037075
period_log10FAP  =  -47.6523028991
period_uncertainty  =  0.000267333230629
phase_cusum  =  0.225084144246
phase_eta  =  0.415959539536
phi21  =  0.615603313585
phi31  =  3.79841508688
quartile31  =  0.42
r21  =  0.381885376643
r31  =  0.14568280634
shapiro_w  =  0.909343719482
skewness  =  -0.735124915472
slope_per10  =  -0.132713894049
slope_per90  =  0.233533342058
stetson_k  =  0.749596910184
weighted_mean  =  15.1914386604
weighted_std  =  0.305533018648
