-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.69


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.241823755712
cusum  =  0.153094068817
eta  =  0.768027700133
hl_amp_ratio  =  4.80194477932
kurtosis  =  0.298393008175
n_points  =  109
period  =  2.65811703475
period_SNR  =  16.4378835706
period_log10FAP  =  -10.2046377881
period_uncertainty  =  0.00256674334994
phase_cusum  =  0.298841582219
phase_eta  =  0.43543239944
phi21  =  3.31989072838
phi31  =  1.12030666574
quartile31  =  0.21
r21  =  0.401496392908
r31  =  0.174948645822
shapiro_w  =  0.815976858139
skewness  =  1.1097398072
slope_per10  =  -0.684200097353
slope_per90  =  1.31369998213
stetson_k  =  0.621067483454
weighted_mean  =  13.508473256
weighted_std  =  0.215147852885
