-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0758476440602
cusum  =  0.1541127057
eta  =  0.680467416325
hl_amp_ratio  =  1.41738045893
kurtosis  =  1.42105824256
n_points  =  151
period  =  0.319484429771
period_SNR  =  11.6897713449
period_log10FAP  =  -6.86982131041
period_uncertainty  =  3.81571581581e-05
phase_cusum  =  0.224838475911
phase_eta  =  1.2517039425
phi21  =  -2.00177074174
phi31  =  -4.9258912675
quartile31  =  0.1
r21  =  0.360272102408
r31  =  0.0968149523795
shapiro_w  =  0.961308181286
skewness  =  0.670239691502
slope_per10  =  -0.128183156742
slope_per90  =  0.236866660416
stetson_k  =  0.739040332132
weighted_mean  =  12.9548344371
weighted_std  =  0.0927993941565
