-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.223174339255
cusum  =  0.179157681338
eta  =  0.666418803797
hl_amp_ratio  =  0.515168667214
kurtosis  =  -0.38264098256
n_points  =  113
period  =  0.344090542978
period_SNR  =  11.6362330386
period_log10FAP  =  -8.2605916518
period_uncertainty  =  2.70969441361e-05
phase_cusum  =  0.235810348893
phase_eta  =  0.446041980109
phi21  =  0.724025172894
phi31  =  -0.124695967192
quartile31  =  0.35
r21  =  0.629229320764
r31  =  0.330796500188
shapiro_w  =  0.921286463737
skewness  =  -0.756351434219
slope_per10  =  -0.0970890147185
slope_per90  =  0.174028062754
stetson_k  =  0.76018993862
weighted_mean  =  12.333539823
weighted_std  =  0.245508035137
