-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.366793563995
cusum  =  0.136578858398
eta  =  0.551028770321
hl_amp_ratio  =  0.231215450737
kurtosis  =  1.28862769479
n_points  =  530
period  =  0.455276074428
period_SNR  =  52.4922676
period_log10FAP  =  -58.1970425113
period_uncertainty  =  5.72415109305e-05
phase_cusum  =  0.243788406855
phase_eta  =  0.425289272539
phi21  =  0.599992546004
phi31  =  -1.8539852497
quartile31  =  0.27
r21  =  0.479519444278
r31  =  0.252388315541
shapiro_w  =  0.807357907295
skewness  =  -1.46428882903
slope_per10  =  -0.0661499394709
slope_per90  =  0.0780787366893
stetson_k  =  0.623891921664
weighted_mean  =  13.0199464736
weighted_std  =  0.289870058453
