-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.261082581781
cusum  =  0.0959847309234
eta  =  0.598040929101
hl_amp_ratio  =  0.553242708591
kurtosis  =  -0.719919617788
n_points  =  333
period  =  0.577789830776
period_SNR  =  45.8029761508
period_log10FAP  =  -41.0599686797
period_uncertainty  =  9.51188340919e-05
phase_cusum  =  0.246091001685
phase_eta  =  0.0889447481594
phi21  =  -2.1959684385
phi31  =  -4.00947320061
quartile31  =  0.3
r21  =  0.538014345582
r31  =  0.280284392227
shapiro_w  =  0.944919586182
skewness  =  -0.515504960015
slope_per10  =  -0.186900491654
slope_per90  =  0.312887752876
stetson_k  =  0.776255456036
weighted_mean  =  14.5380587768
weighted_std  =  0.223305003888
