-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.251494011681
cusum  =  0.139190660861
eta  =  0.734562512119
hl_amp_ratio  =  0.617405025462
kurtosis  =  -0.512334792307
n_points  =  335
period  =  0.563930269332
period_SNR  =  47.364414189
period_log10FAP  =  -40.2472353997
period_uncertainty  =  9.0617412796e-05
phase_cusum  =  0.210946252886
phase_eta  =  0.239465465093
phi21  =  1.07695063454
phi31  =  -0.681970956083
quartile31  =  0.33
r21  =  0.527687414994
r31  =  0.288082600766
shapiro_w  =  0.969850599766
skewness  =  -0.366991521152
slope_per10  =  -0.0918639482416
slope_per90  =  0.122169967613
stetson_k  =  0.800123266056
weighted_mean  =  15.0435078735
weighted_std  =  0.223741699608
