-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.243067586023
cusum  =  0.120971893254
eta  =  0.966122496163
hl_amp_ratio  =  0.497459469408
kurtosis  =  -0.717412271121
n_points  =  112
period  =  0.465327686381
period_SNR  =  16.3668834312
period_log10FAP  =  -9.36266800912
period_uncertainty  =  7.8634530745e-05
phase_cusum  =  0.283584892532
phase_eta  =  0.551355878522
phi21  =  -2.09757547595
phi31  =  -0.58738641778
quartile31  =  0.3525
r21  =  0.47485018444
r31  =  0.26125129543
shapiro_w  =  0.927518844604
skewness  =  -0.593935367897
slope_per10  =  -0.229021274682
slope_per90  =  0.47930000117
stetson_k  =  0.809767662283
weighted_mean  =  14.5786004416
weighted_std  =  0.21479496286
