-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.73


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.338864615581
cusum  =  0.134894667177
eta  =  0.815141276727
hl_amp_ratio  =  0.624847266875
kurtosis  =  -0.980308425012
n_points  =  111
period  =  1.33258018269
period_SNR  =  17.613811231
period_log10FAP  =  -11.4715723885
period_uncertainty  =  0.000512530915315
phase_cusum  =  0.204200120543
phase_eta  =  0.265890506576
phi21  =  -2.23982765634
phi31  =  -3.53850807359
quartile31  =  0.49
r21  =  0.358170537009
r31  =  0.210672530323
shapiro_w  =  0.936936795712
skewness  =  -0.425621258025
slope_per10  =  -0.545400003903
slope_per90  =  0.745841847035
stetson_k  =  0.778266426793
weighted_mean  =  15.7251309165
weighted_std  =  0.300562701665
