-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.55


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.235602256415
cusum  =  0.251894262128
eta  =  0.758660590695
hl_amp_ratio  =  1.02141027408
kurtosis  =  -1.2539032481
n_points  =  46
period  =  1.66437457251
period_SNR  =  9.13273967682
period_log10FAP  =  -3.23565597778
period_uncertainty  =  0.000664951992879
phase_cusum  =  0.421536034356
phase_eta  =  0.227570857778
phi21  =  -2.52576312374
phi31  =  -4.03757719934
quartile31  =  0.39
r21  =  0.374241368245
r31  =  0.317293741373
shapiro_w  =  0.923072397709
skewness  =  -0.160083740213
slope_per10  =  -1.02293101596
slope_per90  =  1.0206666775
stetson_k  =  0.855567101491
weighted_mean  =  13.3027484144
weighted_std  =  0.201670754332
