-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.74


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.800424883265
cusum  =  0.330883837535
eta  =  0.512296932202
hl_amp_ratio  =  0.241837673783
kurtosis  =  -0.995529362197
n_points  =  181
period  =  0.448286870062
period_SNR  =  13.4964435499
period_log10FAP  =  -8.57546645607
period_uncertainty  =  8.78993890459e-05
phase_cusum  =  0.325543496693
phase_eta  =  1.0990764971
phi21  =  1.29391483795
phi31  =  0.873170793073
quartile31  =  1.9
r21  =  0.135007223388
r31  =  0.503298601731
shapiro_w  =  0.838858664036
skewness  =  -0.753531812941
slope_per10  =  -0.0396712642467
slope_per90  =  0.0346530674899
stetson_k  =  0.646149334597
weighted_mean  =  15.3489737372
weighted_std  =  1.10218066038
