-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.22


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.216012303607
cusum  =  0.390098626021
eta  =  1.16574227149
hl_amp_ratio  =  4.18836191391
kurtosis  =  -1.76629889445
n_points  =  19
period  =  0.167274839803
period_SNR  =  6.67472780723
period_log10FAP  =  -5.09404586231e-10
period_uncertainty  =  1.46106876728e-05
phase_cusum  =  0.300731381519
phase_eta  =  1.06192246926
phi21  =  2.19040831647
phi31  =  0.945823906309
quartile31  =  0.3
r21  =  0.0672484385437
r31  =  0.156133801446
shapiro_w  =  0.824470281601
skewness  =  0.081799530945
slope_per10  =  -0.429582263529
slope_per90  =  0.651914756447
stetson_k  =  0.799099822069
weighted_mean  =  15.1536848451
weighted_std  =  0.165523106823
