-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.265111639525
cusum  =  0.131459259728
eta  =  0.628076993109
hl_amp_ratio  =  0.453337241072
kurtosis  =  -0.875071080782
n_points  =  490
period  =  0.59539643265
period_SNR  =  62.9425761668
period_log10FAP  =  -72.2145029734
period_uncertainty  =  9.65862772841e-05
phase_cusum  =  0.257905297994
phase_eta  =  0.134515600399
phi21  =  -2.25584814489
phi31  =  -1.23438433688
quartile31  =  0.37
r21  =  0.39441785688
r31  =  0.2987386867
shapiro_w  =  0.910479187965
skewness  =  -0.601040643012
slope_per10  =  -0.107484705083
slope_per90  =  0.162196282595
stetson_k  =  0.79599221527
weighted_mean  =  14.951931767
weighted_std  =  0.22559657888
