-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.32035669539
cusum  =  0.07906275454
eta  =  0.738699193064
hl_amp_ratio  =  0.338337126982
kurtosis  =  -0.861698187056
n_points  =  293
period  =  0.557350138389
period_SNR  =  46.7648275103
period_log10FAP  =  -38.4115252801
period_uncertainty  =  8.80434335495e-05
phase_cusum  =  0.243869348113
phase_eta  =  0.11850074094
phi21  =  3.93582738591
phi31  =  4.99357415148
quartile31  =  0.45
r21  =  0.411599872787
r31  =  0.355367774231
shapiro_w  =  0.906773746014
skewness  =  -0.595696830314
slope_per10  =  -0.161984883359
slope_per90  =  0.257189786311
stetson_k  =  0.767389501673
weighted_mean  =  15.1532300385
weighted_std  =  0.275792678927
