-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.8


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.41249029568
cusum  =  0.158842665032
eta  =  0.609577294503
hl_amp_ratio  =  0.434470003659
kurtosis  =  -1.05775573763
n_points  =  244
period  =  0.426413247675
period_SNR  =  35.1932388675
period_log10FAP  =  -27.9499270438
period_uncertainty  =  6.72187363398e-05
phase_cusum  =  0.204564174073
phase_eta  =  0.321005835724
phi21  =  0.726791221882
phi31  =  2.02345719539
quartile31  =  0.6525
r21  =  0.481230816588
r31  =  0.316642469629
shapiro_w  =  0.890338897705
skewness  =  -0.574910417909
slope_per10  =  -0.148877435844
slope_per90  =  0.181774392325
stetson_k  =  0.796567325673
weighted_mean  =  13.6903667149
weighted_std  =  0.384795080778
