-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.356993115809
cusum  =  0.147419811973
eta  =  0.832179055287
hl_amp_ratio  =  0.444075943356
kurtosis  =  0.0691496056803
n_points  =  230
period  =  0.619054364948
period_SNR  =  21.8469630669
period_log10FAP  =  -22.5467478278
period_uncertainty  =  9.30489070997e-05
phase_cusum  =  0.230607459623
phase_eta  =  0.257771503022
phi21  =  -2.39338623683
phi31  =  -4.36001025749
quartile31  =  0.36
r21  =  0.430076572577
r31  =  0.343448729752
shapiro_w  =  0.936111032963
skewness  =  -0.776994639716
slope_per10  =  -0.135249993764
slope_per90  =  0.213983943087
stetson_k  =  0.708282443662
weighted_mean  =  15.8160375294
weighted_std  =  0.272381164485
