-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.20207919085
cusum  =  0.113191448039
eta  =  0.618178446738
hl_amp_ratio  =  1.54047264813
kurtosis  =  -1.33022257958
n_points  =  436
period  =  0.351739117027
period_SNR  =  66.4526562261
period_log10FAP  =  -78.2223165903
period_uncertainty  =  3.36863239469e-05
phase_cusum  =  0.25001862505
phase_eta  =  0.171691898018
phi21  =  -4.40092479683
phi31  =  -5.02070621012
quartile31  =  0.29
r21  =  0.0568893905031
r31  =  0.078889588586
shapiro_w  =  0.915780246258
skewness  =  0.221927116092
slope_per10  =  -0.0892271337681
slope_per90  =  0.0851444486762
stetson_k  =  0.875855199056
weighted_mean  =  13.6166668546
weighted_std  =  0.148459699835
