-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.198477229388
cusum  =  0.166555526598
eta  =  0.6307505395
hl_amp_ratio  =  0.399366297538
kurtosis  =  -0.312343530883
n_points  =  156
period  =  0.608367777633
period_SNR  =  17.6760326644
period_log10FAP  =  -15.0613572583
period_uncertainty  =  9.88380220054e-05
phase_cusum  =  0.241937751092
phase_eta  =  0.347564962995
phi21  =  1.11206188313
phi31  =  2.26044473134
quartile31  =  0.22
r21  =  0.478194275495
r31  =  0.346326544711
shapiro_w  =  0.905939996243
skewness  =  -0.731724950632
slope_per10  =  -0.318131654143
slope_per90  =  0.478200004436
stetson_k  =  0.735899478455
weighted_mean  =  14.9678846154
weighted_std  =  0.171120026909
