-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.189075986031
cusum  =  0.0783470768403
eta  =  0.69694806838
hl_amp_ratio  =  0.750398669492
kurtosis  =  -1.10635558025
n_points  =  427
period  =  0.587996043998
period_SNR  =  63.3368941112
period_log10FAP  =  -67.4117741822
period_uncertainty  =  7.47706070073e-05
phase_cusum  =  0.246308052547
phase_eta  =  0.125188903614
phi21  =  1.11578501627
phi31  =  2.75764399744
quartile31  =  0.255
r21  =  0.437193441481
r31  =  0.255898674613
shapiro_w  =  0.959565520287
skewness  =  -0.176558433319
slope_per10  =  -0.154346024284
slope_per90  =  0.147893699227
stetson_k  =  0.860644521494
weighted_mean  =  14.6374255388
weighted_std  =  0.15381204063
