-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.45


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.359477943768
cusum  =  0.178423459782
eta  =  0.690509740686
hl_amp_ratio  =  0.411517966159
kurtosis  =  -0.674711699626
n_points  =  99
period  =  0.232711057666
period_SNR  =  13.5805193618
period_log10FAP  =  -8.77750786067
period_uncertainty  =  1.57322240894e-05
phase_cusum  =  0.271110139272
phase_eta  =  0.622486330962
phi21  =  2.29979408596
phi31  =  2.6553000394
quartile31  =  0.585
r21  =  0.171356474362
r31  =  0.103966615301
shapiro_w  =  0.907653450966
skewness  =  -0.683381186866
slope_per10  =  -0.0449852656685
slope_per90  =  0.0841639422405
stetson_k  =  0.748979095941
weighted_mean  =  15.3943831421
weighted_std  =  0.34778119332
