-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.44


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.376432792514
cusum  =  0.265726536533
eta  =  1.05644499246
hl_amp_ratio  =  0.570207288889
kurtosis  =  -1.12755126727
n_points  =  42
period  =  2.6657638582
period_SNR  =  8.1532228547
period_log10FAP  =  -2.61911464354
period_uncertainty  =  0.00189707170126
phase_cusum  =  0.356911228665
phase_eta  =  0.349290299294
phi21  =  2.2340875702
phi31  =  1.65618814343
quartile31  =  0.3925
r21  =  0.0561169795935
r31  =  0.080978542409
shapiro_w  =  0.952195882797
skewness  =  -0.106849377588
slope_per10  =  -0.593249876548
slope_per90  =  1.21905793223
stetson_k  =  0.812962006903
weighted_mean  =  14.0314166667
weighted_std  =  0.2420736659
