-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.310503567457
cusum  =  0.18518205981
eta  =  0.621637881439
hl_amp_ratio  =  0.505314872125
kurtosis  =  -0.951446668571
n_points  =  65
period  =  0.594708040685
period_SNR  =  11.0416019361
period_log10FAP  =  -4.07758175053
period_uncertainty  =  8.48976520778e-05
phase_cusum  =  0.376285428173
phase_eta  =  0.215553938112
phi21  =  1.08860350963
phi31  =  2.1834913968
quartile31  =  0.43
r21  =  0.633800272164
r31  =  0.32892148234
shapiro_w  =  0.936575174332
skewness  =  -0.447762668568
slope_per10  =  -0.401437527843
slope_per90  =  0.513443626219
stetson_k  =  0.797311729022
weighted_mean  =  15.300300731
weighted_std  =  0.248878892597
