-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.334350172636
cusum  =  0.126141944173
eta  =  0.524878362439
hl_amp_ratio  =  0.440915879682
kurtosis  =  -0.695981840608
n_points  =  481
period  =  0.561066940997
period_SNR  =  57.4617753264
period_log10FAP  =  -61.0054678286
period_uncertainty  =  8.57585830248e-05
phase_cusum  =  0.220908300282
phase_eta  =  0.336572596218
phi21  =  -2.2665907351
phi31  =  -1.13192200427
quartile31  =  0.46
r21  =  0.448407482934
r31  =  0.22289866928
shapiro_w  =  0.913832247257
skewness  =  -0.692717741386
slope_per10  =  -0.0850362372809
slope_per90  =  0.0820249136992
stetson_k  =  0.770972084728
weighted_mean  =  14.5966821256
weighted_std  =  0.295052341653
