-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.304843592178
cusum  =  0.117475168053
eta  =  0.495534705759
hl_amp_ratio  =  0.609981306055
kurtosis  =  -1.09974210438
n_points  =  292
period  =  0.598560091235
period_SNR  =  35.6695517821
period_log10FAP  =  -34.0658707338
period_uncertainty  =  8.09028995296e-05
phase_cusum  =  0.25361702312
phase_eta  =  0.250116525037
phi21  =  1.05801361791
phi31  =  2.4509799988
quartile31  =  0.4825
r21  =  0.551813314733
r31  =  0.313249127489
shapiro_w  =  0.946187853813
skewness  =  -0.312582236785
slope_per10  =  -0.121366024245
slope_per90  =  0.193300559829
stetson_k  =  0.813937579498
weighted_mean  =  15.1112938138
weighted_std  =  0.288250620539
