-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.359425952471
cusum  =  0.159055980216
eta  =  0.612146121889
hl_amp_ratio  =  0.389685078427
kurtosis  =  -0.324543623046
n_points  =  232
period  =  0.445697738083
period_SNR  =  28.3328722963
period_log10FAP  =  -25.8351821517
period_uncertainty  =  5.59107010909e-05
phase_cusum  =  0.281224786622
phase_eta  =  0.356300505036
phi21  =  0.78913702946
phi31  =  1.57491786184
quartile31  =  0.4325
r21  =  0.437175607469
r31  =  0.298654614335
shapiro_w  =  0.884199738503
skewness  =  -0.898224291371
slope_per10  =  -0.0904353538224
slope_per90  =  0.175038808022
stetson_k  =  0.746669430774
weighted_mean  =  15.3441091048
weighted_std  =  0.308480471155
