-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.388061473239
cusum  =  0.166080672626
eta  =  0.557900537756
hl_amp_ratio  =  0.571415495726
kurtosis  =  -0.76783499569
n_points  =  427
period  =  0.463411642673
period_SNR  =  44.5999723395
period_log10FAP  =  -48.1219585087
period_uncertainty  =  5.75095122269e-05
phase_cusum  =  0.232937411046
phase_eta  =  0.472268537282
phi21  =  -2.2434233238
phi31  =  -1.41711052268
quartile31  =  0.555
r21  =  0.500780061406
r31  =  0.233764615668
shapiro_w  =  0.956252515316
skewness  =  -0.429496332795
slope_per10  =  -0.0424694691942
slope_per90  =  0.0541042419583
stetson_k  =  0.796822095936
weighted_mean  =  11.7187587822
weighted_std  =  0.360729946135
