-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.153998916081
cusum  =  0.167758883273
eta  =  0.469058868946
hl_amp_ratio  =  0.826771804399
kurtosis  =  -1.23900864601
n_points  =  471
period  =  0.344242444644
period_SNR  =  38.6779752412
period_log10FAP  =  -43.3582989646
period_uncertainty  =  2.57946458789e-05
phase_cusum  =  0.241724995481
phase_eta  =  0.997898116466
phi21  =  -2.7733179103
phi31  =  -3.88824118672
quartile31  =  0.31
r21  =  0.107206905717
r31  =  0.122907058095
shapiro_w  =  0.947612226009
skewness  =  -0.103673854471
slope_per10  =  -0.0340106690263
slope_per90  =  0.0334249023723
stetson_k  =  0.877957231299
weighted_mean  =  13.0846584749
weighted_std  =  0.159779904024
