-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325964258964
cusum  =  0.13002526694
eta  =  0.600063639914
hl_amp_ratio  =  0.494154007501
kurtosis  =  0.79126478952
n_points  =  325
period  =  0.536420284081
period_SNR  =  32.2371499751
period_log10FAP  =  -31.3317112255
period_uncertainty  =  7.90341076232e-05
phase_cusum  =  0.193596309885
phase_eta  =  0.790775322363
phi21  =  -2.55075541927
phi31  =  -4.65334431297
quartile31  =  0.36
r21  =  0.284555875833
r31  =  0.218316113465
shapiro_w  =  0.927787005901
skewness  =  -0.959850378301
slope_per10  =  -0.0578184030253
slope_per90  =  0.0823112080155
stetson_k  =  0.727762586693
weighted_mean  =  16.7428886717
weighted_std  =  0.295528221818
