-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.39970548846
cusum  =  0.26480543077
eta  =  0.477421247002
hl_amp_ratio  =  0.624388424972
kurtosis  =  -0.931145507969
n_points  =  113
period  =  0.476510586577
period_SNR  =  19.0673065281
period_log10FAP  =  -14.2142552863
period_uncertainty  =  8.192534903e-05
phase_cusum  =  0.265248784059
phase_eta  =  0.160602945553
phi21  =  -2.0794403266
phi31  =  -3.75479691395
quartile31  =  0.5
r21  =  0.486131409585
r31  =  0.219759160388
shapiro_w  =  0.921117663383
skewness  =  -0.518005134786
slope_per10  =  -0.226282461522
slope_per90  =  0.321333335402
stetson_k  =  0.824424594863
weighted_mean  =  13.9917466667
weighted_std  =  0.288495896832
