-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.264881908043
cusum  =  0.189309515912
eta  =  0.692757378792
hl_amp_ratio  =  0.332541042489
kurtosis  =  0.669408506332
n_points  =  131
period  =  0.556537255048
period_SNR  =  14.3433697269
period_log10FAP  =  -9.47619729683
period_uncertainty  =  7.5421773312e-05
phase_cusum  =  0.21964795635
phase_eta  =  0.379680048923
phi21  =  0.578796982675
phi31  =  1.22853529373
quartile31  =  0.21
r21  =  0.460189680829
r31  =  0.275143783912
shapiro_w  =  0.857729673386
skewness  =  -1.23804296016
slope_per10  =  -0.204877380187
slope_per90  =  0.335539143534
stetson_k  =  0.661568571485
weighted_mean  =  16.5609958362
weighted_std  =  0.203567555361
