-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.302648181921
cusum  =  0.102733328281
eta  =  0.54596748927
hl_amp_ratio  =  0.23740477972
kurtosis  =  0.21355383671
n_points  =  620
period  =  0.524655487233
period_SNR  =  69.6745035445
period_log10FAP  =  -81.8981562384
period_uncertainty  =  7.23303596568e-05
phase_cusum  =  0.227383467507
phase_eta  =  0.117838784464
phi21  =  0.716713585981
phi31  =  -1.53708058124
quartile31  =  0.3125
r21  =  0.418396978072
r31  =  0.30983177765
shapiro_w  =  0.85903853178
skewness  =  -1.10110893738
slope_per10  =  -0.091846767677
slope_per90  =  0.0807433438704
stetson_k  =  0.698374333638
weighted_mean  =  13.212
weighted_std  =  0.234022744966
